\begin{slide}{Einordnung}

Informatik:
\begin{itemize}
\item Theoretische, Technische, Praktische, Angewandte.
\end{itemize}

Praktische Informatik:
\begin{itemize}
\item \dots, Programmier-Konzepte, Softwaretechnik, \dots
\end{itemize}

Softwaretechnik:
\begin{itemize}
\item Software-Entwicklung 
\item Software-Management
\item Software-Qualitäts-Management
\end{itemize}

\end{slide}
