\begin{slide}{Nutzer, Gruppen, Datei-Rechte}

\begin{itemize}
\item
  Welche Nutzer gibt es? \verb|less /etc/passwd|

  (blättern vorwärts: space, rückwärts: b, verlassen: q)
\item
  Welche Gruppen gibt es? \verb|less /etc/group|
\item
  Zu welcher Gruppe gehören Sie? \verb|groups|
\newpage

\item
  Zu welchem Nutzer/Gruppe gehören die Dateien?

  ausführliche Datei-Angaben (long, inode): \verb|ls -li| 

  welche Bedeutung haben die Ausgaben? 

  Vergleichen Sie mit den inode-Bestandteilen (Vorlesung).

\begin{verbatim}
ls -li .
ls -li /cdrom
ls -li /
\end{verbatim}
\end{itemize}

\end{slide}

