\begin{slide}{Virtueller Speicher}
\begin{itemize}
\item
Prozesse müssen nicht immer komplett im Hauptspeicher wohnen.

Selten genutzte pages kann man bei Bedarf auslagern (in swap-file).
\item
Bedarf entsteht, wenn ein anderer Prozeß 
eine page benutzen will,
die \emph{nicht} mehr in der Speicher paßt.

(Anforderung einer ausgelagerten page
löst Interrupt aus.)
\item
Kandidaten zum Auslagern: pages, die lange nicht benutzt wurden.

(Betriebssystem benutzt geeignete Markierungen der pages.)
\end{itemize}

\end{slide}
