\begin{slide}{Symbolische Revisionen (Tags)}

jedes Dokument hat seine eigene Versionsnummer
(revision), z. B. (dieses Dokument):
\begin{verbatim}
$Revision: 1.1 $
\end{verbatim}

Es gibt also \emph{keine} Version eines gesamten Moduls.
Abhilfe: symbolische Revisionen (tags).

\begin{verbatim}
cvs tag -r release-1_0
\end{verbatim}
Vorsicht: im Namen sind keine Punkte erlaubt

die Revisionsnamen können bei \verb|diff, update, checkout|
benutzt werden.

\end{slide}
