\begin{slide}{Sichtbarkeit und Lebensdauer}

\dots stimmen nicht immer überein:

\begin{itemize}
\item
  static-Variablen in C-Funktionen

  sichtbar: in Funktion, Leben: Programm
\item
  lokale Variablen in Unterprogrammen

  sichtbar: innere Blöcke, Leben: bis Ende Unterpr.
\end{itemize}


\end{slide}
%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: t
%%% End: 
