Welche drei Möglichkeiten gibt es,
eine Mehrfachverzweigung (switch-Anweisung)
in Maschinenbefehle zu übersetzen?
Bennenen und skizzieren Sie jede Variante.
\punkte 9
\vspace*{10cm}

